Nagel et al, Transpn. Res. C Spec. Issue, 1996 — Fig.

Nagel et al, Transpn. Res. C Spec. Issue, 1996 — Fig.

Nagel et al, Transpn. Res. C Spec. Issue, 1996 — Fig.

Reference ri  vm, vm is the desired speed.
Error ei  ri � ui, ui is the current speed.
Compensation wi  min(ei, hi � ui), hi is the gap.
Control ui  max(ui + min(wi, 1) + ε, 0), ε is noise.
Plant yi = xi  xi + ui.

Nagel et al, Transpn. Res. C Spec. Issue, 1996 — Fig.

Nagel et al, Transpn. Res. C Spec. Issue, 1996 — Fig.

Nagel et al, Transpn. Res. C Spec. Issue, 1996 — Fig.